Author: -Richard Widman- Widman International SRL
Date: 2015-11-03T12:44:00.728729+00:00

Filtración: ¿El fin de los cambios de aceite?

Por Richard Widman

Los nuevos filtros sintéticos y laminaciones de media filtrante dentro de los filtros de última generación muestran la posibilidad de aumentar la vida útil y a veces extender los cambios del
aceite mientras el aceite cumpla con ciertas características. Después de varios boletines donde demostramos la efectividad de estos filtros Donaldson®, recibimos varios preguntas sobre la
continuación del aceite solo filtrando. Veremos en detalle las condiciones y preocupaciones.

Este es el Boletín #147 de nuestro programa de Boletines Informativos mensuales. Todos los
boletines están disponibles en formato Acrobat pdf en http://www.widman.biz

La situación

En el boletín 129 explicamos la tabla de limpieza ISO 4406:99 y como utilizarla para desarrollar benchmarks o “metas” que puedan mejorar la vida útil de los equipos. Después, en el boletín 134
demostramos el efecto que tiene esta mejora cuando se implementa en todo tipo de equipos
aunque sea los de medio uso.

En todo caso es claro que el equipo dura más con una buena
filtración, tomando en cuenta que los mismos hacen el trabajo de
un riñón (es decir que van filtrando a medida que van trabajando,
así se garantiza que el aceite o fluido entra con buen nivel de
limpieza al circuito). Y si a esto le sumamos el uso de filtros

Donaldson® de 4 µm a beta 2000 estos dejaran el aceite casi en
un ISO 14/13/11 hablando netamente de limpieza (mucho mejor
que nuevo). Es por eso que recomendamos filtrar el aceite nuevo
que se coloca a las máquinas. En esta imagen pueden observar
aceite filtrado a ese nivel de limpieza. La línea verde representa el grosor de un cabello humano.

Sin embargo la filtración de un aceite usado, solo puede extender la vida útil del aceite, si el
mismo es de buena calidad y continúa con sus características de lubricación hidrodinámica y
limite es decir que no está degradado.

Los OEM’s (Fabricantes de equipo original) exigen un nivel de limpieza para un nivel de
mantenimiento que garantiza la vida «esperada» de la maquinaria o motor, éste número en
nuestros países latinoamericanos está muy por encima de lo que brindamos en nuestras empresas

(en general), es decir que incluso los fabricantes tienen más expectativa que nuestros técnicos, la lógica comercial nos debería hacer pensar lo contrario, hablando de las acciones que debemos
tomar para conservar mejor un motor.

Un ejemplo

Una empresa recién nos envió un resultado de
análisis de un laboratorio donde se ve las
características del aceite hidráulico de una
máquina. El aceite viene de un país de nuestra
región, y suponemos que empezó con la
viscosidad correcta y suficientes aditivos
antidesgastes para cumplir con las normas. No
tenemos el análisis del aceite virgen.

Filtración: ¿El fin de los cambios de aceite? Página 1 de 4

Este laboratorio solo reportó los valores en el sistema antiguo, reportando valores para partículas sobre 5 µm y sobre 15 µm. Sería aproximadamente equivalente a los dos primeros números en la escala ISO 4406. No tenemos el número de partículas de 4 µm o menos, ni cuenta las
partículas de 15 µm. El valor 21/17 indica que tiene más de 20.000 partículas sobre 6 µm
circulando en cada mililitro de aceite. Esto es muy dañino para el sistema hidráulico.

Es decir este aceite no debería estar trabajando en esas condiciones de limpieza, mucho más con
la incertidumbre de no saber qué pasa debajo de 4µm, pero sigamos analizando este caso:

La pregunta

La pregunta que hicieron es, si se puede recuperar el aceite filtrándolo. Obviamente podemos
filtrarlo a un ISO 14/13/11, reduciendo las 20.000 partículas sobre 15um a 80 partículas sobre 14
µm en cada centímetro cubico de aceite, pero hay que considerar otras cosas.

Para la respuesta debemos considerar varias
características. La primera es la viscosidad, ya
que la lubricación hidrodinámica es critica
para la operación de un sistema hidráulico.

Considerando que este aceite es un hidráulico

ISO 68, por norma ISO tiene que mantenerse
dentro de 10% (desviación) de esa viscosidad,
o sea entre 61,2 cSt (como límite inferior) y 74,8 cSt.(como límite superior). Con la viscosidad a

57,3 cSt, este aceite dejó de cumplir su función mucho tiempo atrás.

La segunda característica que tenemos que analizar es el nivel de aditivos para la protección en
lubricación limite. Esto es un compuesto que
llamamos ZDDP. Un buen aceite hidráulico
empezará con 350 a 500 partes por millón

(ppm) de zinc y un 90% de ese valor en
fósforo. Podemos ver en este caso que solo
tenemos 268 ppm de zinc, o sea, bastante
debajo de lo que se requiere para proteger la
bomba, pistones, brazos, etc.

Si nos ponemos a analizar todo el problema,
vemos también el alto desgaste de cobre, hierro y cromo en el aceite. Aquí vemos 15 ppm de
cobre, 6 ppm de hierro, y 2 ppm de cromo. Hay gente que mira ese número como si no fuera
significativo, pero si consideramos que el laboratorio solamente puede analizar partículas debajo
de 5 µm (ciertos equipos hasta 8 µm), asumimos que no se demuestran las millones de partículas
que están sobre ese tamaño y nos damos cuenta que este aceite HA CAUSADO mucho daño al
sistema.

Filtración: ¿El fin de los cambios de aceite? Página 2 de 4

Si hubiera tenido bastante aditivos antidesgastes, revisaríamos el nivel de oxidación y aditivos
anti-espumante. En este caso no hicieron esas pruebas, y tampoco hubieran servido de mucho, ya
que ese aceite está condenado y debería ser cambiado.

Para el reemplazo, tienen opciones. Pueden comprar el mismo producto y cambiarlo a la mitad
de horas que esta muestra, o comprar un aceite hidráulico API Grupo II que fácilmente
proporcionaría el doble de horas que el periodo actual si es que tiene bastante aditivos. Si revisan las fichas con detalle, seleccionando uno con un alto nivel de aditivos, pueden usar filtros para
cambiar con mucho menos frecuencia.

La aplicación de mantenimiento proactivo

Para el futuro, esta empresa debe considerar el valor del equipo y la filtración. Desde el
principio, notamos que tienen 13 ppm de tierra. ¿Qué sistema de filtración tienen en su
respiradero?.

Para cuidar el aceite tienen diferentes opciones. Existen filtros sintéticos del mismo flujo pero de mayor eficiencia. Esa solución es simplemente cambiar el elemento por uno mejor. Si optan por
esto deben considerar que el primer filtro puede taponarse más rápido por retener las partículas
que están circulando, después se normalizará.

Otra opción, y lo que hizo otra empresa que tiene un equipo similar, fue instalar un filtro de muy
alta eficiencia como riñón, tomando aceite de un punto del reservorio, filtrando el aceite y
pasándolo al otro lado. Esto mantiene el aceite en óptimas condiciones durante su vida entera.

Los filtros que instalaron son Donaldson® donde 7 capas de material sintético son laminados
dentro de la misma carcasa para evitar que alguna partícula se escape. Aquí podemos ver la
diferencia en huecos entre fibras que tienen el material celuloso y el sintético. Si consideramos la laminación de varias capas cruzadas del material sintético podemos entender como se captura las
partículas pequeñas. La debilidad de la fibra celulosa es que requiere mayor diámetro de las
fibras y por ende mayores huecos para no restringir el flujo. La tecnología Donaldson® logró
resolver este punto con el uso de nanofibras.

Media filtrante celulosa

Media filtrante sintética

Filtración: ¿El fin de los cambios de aceite? Página 3 de 4

La tercera opción es comprar un carrito filtrador para hacer este
trabajo cada cierto tiempo. Esto necesita un poco más de mano
de obra, pero es más portátil y puede ser usado para diferentes
equipos.

Es importante que los filtros sean muy eficientes y que sean
fáciles de cambiar cuando llegue el momento, o en el caso de
este carrito, se puede cambiar y guardar los elementos, marcando
un juego para hidráulicos y otro para reductores u otros tipos de
aceites.

Aquí mostramos lo que recomendamos en la línea Donaldson®
donde hay una selección de filtros enroscables para diferentes
viscosidades. Es lo que usamos cuando hacemos servicios a
diferentes empresas.

Resumen

En muchos casos se puede extender la vida útil del aceite mucho
más allá de lo que normalmente se usa. Pero los puntos que
mencionamos son críticos. La degradación del aceite comienza cuando se abre el tambor o
frasco. Identificamos esto en detalle en el boletín 127.

Tenemos ejemplos de aceites filtrados que pueden seguir otras 5.000 horas o más, siempre que se
filtre de vez en cuando. Si un equipo tiene 10.000 litros y se pudiera duplicar la vida útil del
aceite, se minimizan los gastos. Pero si se extiende sin considerar su degradación, el costo de
maquinaria será alto. Aquí entra el conflicto con las compras por precio. Si compramos el aceite
más barato del mercado (en este tiempo ése es de menor consistencia en su aceite base y menor
calidad de aditivos, por lo que se esperaría una degradación temprana), como este ejemplo,
estaremos cambiándolo con mayor frecuencia y cambiando piezas con mayor regularidad,
perdiendo producción mientras se repara o cambia aceite. Las decisiones de hoy determinan los
resultados de mañana.

En la planta habrá que evaluar si usamos éstos diferentes sistemas de filtración, siempre
acompañado de una buena decisión en la calidad de aceite, ambos darán como resultado una más
larga vida a nuestro equipo o motor.

Widman International SRL contribuye a la capacitación de los ingenieros y usuarios en Bolivia
para mejorar su competitividad. Para mayores informaciones prácticas, visite nuestra página

Web: www.widman.biz

Si usted conoce a otra persona que estuviera interesada en recibir estos boletines, favor responder
a info@widman.biz. Si no quiere recibir estos boletines mensualmente, puede escribir a
info@widman.biz con “remover” en el asunto.

La información de este boletín técnico es de única y completa propiedad de Widman International S.R.L.

Su reproducción solo será permitida a través de una solicitud a info@widman.biz no permitiendo que esta altere sus características ni su totalidad.

Filtración: ¿El fin de los cambios de aceite? Página 4 de 4