La importancia de la interpretación del reporte de análisis de aceite usado
Author: Richard Widman
Date: 2017-01-10T12:30:37.813863+00:00

La importancia de la interpretación del reporte de análisis de aceite usado Por Richard Widman

En el curso de cada mes, millones de aceites son analizados por laboratorios de diferentes capacidades o certificaciones, cada aceite calificado científicamente con sus características químicas y su estado de contaminación o degradación. Cuando un experto, interno o externo a la empresa, interpreta los resultados para utilizarlos en la configuración de un programa de mantenimiento, frecuentemente genera dudas y preguntas de los mecánicos o ingenieros de la planta porque la interpretación no es la misma que el comentario del científico del laboratorio.

Este es el Boletín #160 de nuestro programa de Boletines Informativos mensuales. Todos los boletines están disponibles en formato pdf en http://www.widman.biz

Lo básico

Convengamos que el reporte de un análisis de lubricante nos muestra el estado en el que se encuentra el mismo y a través del mismo inferimos o extrapolamos el estado de la máquina, el reporte del laboratorio tiene mucha información técnica y unos comentarios basados en rangos, tal como el reporte del laboratorio de sangre u orina para el humano. Pero tal como el laboratorio de sangre, esos números son fríos y no sirven de mucho, hasta que los ve un médico especializado que conoce el historial de la persona, sus actividades, edad, etc. Los números pueden ser interpretados de diferentes formas y los niveles de cada ítem para el ser humano varía con la edad, sexo, etc. En los equipos, es lo mismo variará con el diseño, los materiales de las piezas, el uso, el combustible, el mantenimiento, etc.

El análisis de aceite usado nos dice mucho sobre nuestro equipo, nuestro mantenimiento, y el trabajo de nuestros mecánicos. Tocamos las razones de analizar aceite en el boletín 104.

El detalle

Además de los números fríos, muchos laboratorios de aceite incluyen algunos comentarios basados en normas estándar o promedios, comparando los resultados con niveles de contaminación o partículas de desgaste con los límites condenatorios del fabricante del equipo.

Ellos miran la condición del aceite para ver si se puede continuar usándolo. No consideran el tiempo de uso, ni condiciones de uso. Normalmente no tienen cómo hacer recomendaciones para mantenimiento proactivo.

Frecuentemente recibimos preguntas sobre la diferencia entre los comentarios del laboratorio y las recomendaciones de los analistas.

Veremos algunas de estas preguntas y las razones y el porqué no cuadran.

Para los ejemplos que usamos aquí, eliminamos la marca de aceite y detalles del cliente para su privacidad. Hay mucha más información sobre la interpretación de los resultados en este
enlace.

La importancia de la interpretación del reporte de análisis de aceite usado Página 1 de 8

Para el primer ejemplo,
vemos este reporte del
laboratorio (sin considerar
lo que marque con rojo).

El laboratorio reporta:

“Tendencia de desgastes
satisfactoria. Nivel de
partículas abrasivas y
otros contaminantes son
aceptables. La viscosidad
está dentro del rango
operacional.”

Está correcto en decir que
el aceite todavía no llegó
al punto de condenación.

El silicio está en 15 ppm.

Considerando el hecho de
que este aceite usa 6 ppm
de antiespumante de
silicón, eso es unos 9 ppm
sobre el nivel del aceite
nuevo. Aun no llegó a 10
ppm sobre el nuevo para
ser condenado. Tampoco
llegó a los 100 ppm de desgaste de hierro para condenarlo. Técnicamente puede seguir en el motor.

Pero si miramos las horas de uso, vemos que el aceite solamente estaba en el motor por 124
horas. Quiere decir que fue colocado en un motor con muchas partículas de desgaste escondidas en lodo en el cárter o balancines, no ha protegido nada contra las condiciones de este equipo, o hay un problema serio en el motor. De cualquier forma, no puede seguir en el motor si queremos una vida larga del mismo. Hay que ver que pasó. En este caso solo tenemos una muestra. No tenemos un historial para ver que aceite usaba antes ni cuanto tenía de silicio o desgaste el periodo anterior.

Para una interpretación proactiva dividimos esos 85 ppm de hierro entre las 124 horas de trabajo y vemos que tenemos 69 ppm por cada cien horas. Con un buen programa de mantenimiento y un buen aceite podemos llegar a 25 ppm en 500 horas de trabajo en estos motores, o sea 5 ppm por cada cien horas. Si asumimos que el motor con 5 ppm de desgaste por cada 100 horas tiene una vida útil de 25.000 horas, en este caso con los 85 ppm se acorta a unas 1.800 horas antes de ser reparado si consideramos que ese motor tendrá el mismo comportamiento a futuro. Es decir ya en campo este motor está muy lejos del límite condenatorio.

La importancia de la interpretación del reporte de análisis de aceite usado Página 2 de 8

El objetivo

Si el dueño del equipo solo quiere saber cuándo cambiar aceite, puede usar los comentarios
fríos. En el próximo periodo de muestreo, verá que sobrepasó los límites y cambiará el aceite, pero probablemente con mucho desgaste.

Si el dueño quiere cuidar al equipo y hacerlo vivir muchos años, tomará en cuenta los comentarios proactivos del analista, buscará los problemas o la causa raíz de la entrada de tierra y/o lubricación, hará las reparaciones necesarias, cambiará el aceite de nuevo para botar lo que ya se contaminó y verá otro análisis en 100 a 200 horas (dependiendo de las reparaciones hechas y la condición operacional de la máquina).

Puntos críticos

Para hacer una interpretación, hay que conocer muchos detalles del aceite y el equipo. Unos días atrás alguien me comentó que cambiaron de marca de aceite porque el aceite nuevo contenía 5
ppm de silicio en el reporte. No sabía que eso es antiespumante. Cambiaron por un aceite que sufre de problemas de espuma, desgaste prematuro por cavitación y falta de lubricación. Hubiese valido la pena preguntar antes de asumir. Diez años atrás, pocos aceites venían con estos antiespumantes. Hoy es común.

Los indicadores para la interpretación deben girar en torno a:

- Desgaste, contaminantes y presencia de metales

- Condiciones físico/químicas

- Consistencia o degradación

Y en cada uno de ellos se debe hacer un hincapié especial y además tomar en cuenta la diversidad de influencias que se tornan del ambiente, forma de manejo, condiciones de las carreteras, alturas sobre el nivel del mar donde opera la máquina, modificaciones al equipo, actualización de conocimientos sobre aditivos en aceites, etc.

El uso práctico del análisis para resolver problemas

Notamos que el laboratorio no menciona el problema de Hollín en este reporte. Reporta el 1,2%
en valor frío. 1,2% hollín en 500 horas sería dentro del límite condenatorio en este equipo, pero en 124 horas es inaceptable. Eso es carbón circulando por el motor, lijando todo. Viene de combustión incompleta por una falta de temperatura u oxígeno. En la interpretación y recomendaciones consideramos que es absurdo tener tanto hollín en el motor y buscamos el problema.

Acción: Buscamos la causa raíz: En este caso resulta que el problema es un sistema de filtración de aire fabricado localmente por alguien que no entiende del volumen de aire necesario para un motor de este tamaño. El “experto” local fabricó un pre-filtro y redujo el caño al filtro. Esto es una reducción 40% en el volumen aire disponible, causando:

 Más restricciones y por ende menos aire disponible para la combustión.

 Mayor velocidad de aire por la entrada, chupando más tierra y hojas, taponando la rejilla.

 Rápido taponado del filtro de aire y aumento en la probabilidad que el operador tenga la tentación de “sopletear” el mismo con aire a presión para “limpiarlo o destaparlo.

 Pobre combustión, causando alta producción de hollín.

La importancia de la interpretación del reporte de análisis de aceite usado Página 3 de 8

 Rápida degradación del aceite

 Trancado de anillos

 Pérdida de fuerza del motor (por falta de aire y por desgaste).

Ese sistema trató de copiar sistemas donde el escape chupa la tierra pesada del pre-filtro, pero hizo conexiones de 90º, sin crear un vórtice y usando tubos ondulados (tipo fuelle) que tienen mucha resistencia. Además, con la adaptación de este tubo al escape, redujo la salida de escape de 5 pulgadas a 2 ½”, causando una presión alta en el escape, quitando fuerza y reduciendo la salida de gases, aumentando la acumulación de hollín en el motor. No funcionó.

Los analistas del laboratorio en el exterior no tienen como saber que una persona local ha modificado la toma de aire así.

Presencia de elementos Metálicos

Se debe tener un mediano conocimiento de las fuentes de metales y su presencia en los análisis de lubricantes, esta tabla que es utilizada por la institución Noria, puede dar una referencia muy útil con ciertos conocimientos y variaciones:

Nota: Aluminio también viene con la tierra. Un valor normal sería unos 35% del valor del silicio si el silicio fuera solo de tierra. También ciertos aceites de motor vienen con sulfonato de sodio que eleva significadamente el nivel de sodio en el análisis, sin que sea contaminante.

Elemento Sigla

Posible Fuente

Aluminio

Al

Pistones, Cojinetes, Bombas, Arandelas de presión

Antimonio

Sb Cojinetes, Grasas

Bario

Ba Aditivo inhibidor de herrumbre y oxidación, Grasas

Boro

B

Aditivo Anticorrosivo en Refrigerantes, Aditivo Antidesgaste y EP, Polvo/Tierra Calcio

Ca Aditivo Detergente/Dispersante, Grasas, Cemento

Cromo

Cr

Anillos de Pistones, Rodamientos

Cobre

Cu Cojinetes, Aleaciones de Bronce/Latón, Bujes, Arandelas de Presión, Tubos enfriadores de aceite Hierro

Fe Ejes, Rodamientos, Cilindros, Engranajes, Pistones y Anillos

Plomo

Pb Cojinetes

Litio

Li

Grasas

Magnesio

Mg Aditivos Detergentes/Dispersantes, Engranajes Automotrices, Agua Salada Molibdeno Mo Anillos de Pistón, Aditivos EP

Níquel

Ni

Cojinetes, Tren de Válvulas, Álabes de Turbinas

Fósforo

P

Aditivos Antioxidantes/Antidesgaste, EP

Potasio

K

Aditivo Refrigerante

Plata

Ag Cojinetes, Pasador de Pistón

Silicio

Si

Polvo/Tierra, Aditivo Antiespumante

Sodio

Na Aditivos del Refrigerante, Agua Salada

Estaño

Sn Cojinetes, Jaula de Rodamientos, Soldaduras

Titanio

Ti

Aditivo Antidesgaste, Álabes de Turbinas

Cinc

Zn Aditivo Antidesgaste/Antioxidante, Sellos de Neopreno

Fuente: www.noria.mx

La importancia de la interpretación del reporte de análisis de aceite usado Página 4 de 8

Otras contaminaciones

También hay contaminaciones que no se destacan de los promedios de todos los aceites analizados que forman una base para comparaciones, como este ejemplo: El reporte del laboratorio
para este fluido de
transmisiones
automáticas (ATF) no
dice nada sobre el
contenido de Magnesio.

Pero mientras 17 ppm de
magnesio no acabará con
la transmisión, no es un
ingrediente del aceite
virgen. Esto indica que el
personal del taller del
dueño del equipo usó un
recipiente contaminado
por otro aceite. Esto es
un hábito que puede
quitar la vida de ciertos
equipos. Claro que el
magnesio podía haber
entrado por
contaminación de agua,
pero esto también dejaría
residuos extra de sodio,
que en este caso no hay.

De hecho, mirando las
cuatro muestras de este aceite en cuatro equipos diferentes de la misma empresa, encontramos magnesio en dos, y esos dos también tienen un aumento de zinc. Zinc normalmente es un aditivo antidesgaste en ciertos aceites, pero puede ser corrosión o desgaste en otros casos.

Esto indica que el personal no está entrenado en los procedimientos de relleno de los equipos.

Aquí entra mantenimiento proactivo. Implementamos un programa de entrenamiento sobre la importancia de cuidar los aceites y no usar los mismos envases, medidores, o bombas para diferentes aceites.

La importancia de la interpretación del reporte de análisis de aceite usado Página 5 de 8

Condiciones raras

También hay
condiciones
cuestionables, donde el
aceite indicado no tiene
nada que ver con la
realidad.

Aquí tenemos una
muestra que
supuestamente es un
aceite para reductores
industriales.

El laboratorio reporta
que el tipo de aceite
parece diferente al tipo
de aceite especificado.

Por el tamaño de letras y
por estar en el medio de
los comentarios, esto
puede ir inadvertido.

Pero esto indica un problema serio mantenimiento o toma de muestras. Si la empresa cree que está usando un aceite EP con azufre/fósforo de viscosidad ISO 220, pero actualmente tiene un aceite de motor diésel o TO-4 SAE 50, (viscosidad de un ISO 150 con otros aditivos) tiene un problema.

Por la cantidad de desgaste y condición del aceite, podemos pensar que tienen el aceite correcto para el equipo. Pero efectivamente no saben que aceite están usando. Esto vale destacar e investigar con los jefes de mantenimiento. En el boletín 156 explicamos como tomar e identificar las muestras.

La importancia de la interpretación del reporte de análisis de aceite usado Página 6 de 8

Conocimiento del equipo

El laboratorio trabaja con la información que recibe, las normas y los promedios. En este próximo caso, ven un contenido alto de plomo y comentan:

Tendencia de plomo severo.

Desgastes de
cojinetes/bujes. Revisar
presión de aceite más bajo
que lo normal. Revisar por
temperatura operacional más
alta de lo normal. Tomar
nueva muestra después de
realizar acción correctiva
para continuar monitoreo.

Esos son comentarios
correctos si asumimos que
el auto anda en
condiciones y combustible
normal. No saben que el
auto usa una mezcla de
gasolina común y gasolina
de aviación para obtener el
octanaje requerido.

Tienen razón en identificar
el problema de inyectores,
pero asumen que el plomo
viene de los cojinetes y por
ende tendría una falta de
presión de aceite (por lo que el reloj de presión de aceite mide la restricción entre la bomba de aceite y los cojinetes).

Resumen

El trabajo del laboratorio que analiza los aceites es, como el que analiza nuestros fluidos corporales, una ciencia. Usan equipos muy sofisticados y mantienen un programa de calibración muy estricto para obtener los valores y detalles de los aceites. Tienen valores condenatorios y promedios. Hacen comentarios basados en esas condiciones, y si vivimos en condiciones normales, trabajando bajo condiciones normales, para un programa de mantenimiento “normal”, los comentarios del laboratorio nos ayudarán a cambiar aceite cuando se requiera.

Pero si queremos un programa de mantenimiento proactivo que extienda la vida útil de los equipos, minimizando los costos y la frecuencia de las reparaciones, debemos implementar el ARTE de análisis, interpretando estos resultados dentro de nuestro mundo, con nuestros equipos y nuestro personal, llevándolos a la planta, el taller, o al campo para llegar a la causa raíz de los problemas e implementar las recomendaciones.

La importancia de la interpretación del reporte de análisis de aceite usado Página 7 de 8

Widman International SRL contribuye a la capacitación de los ingenieros y usuarios en Bolivia para mejorar su competitividad. Para mayores informaciones prácticas, visite nuestra página Web: www.widman.biz

Si usted conoce a otra persona que estuviera interesada en recibir estos boletines, favor responder
a info@widman.biz. Si no quiere recibir estos boletines mensualmente, puede escribir a
info@widman.biz con “remover” en el asunto.

La información de este boletín técnico es de única y completa propiedad de Widman International S.R.L.

Su reproducción solo será permitida a través de una solicitud a info@widman.biz no permitiendo que esta altere sus características ni su totalidad.

La importancia de la interpretación del reporte de análisis de aceite usado Página 8 de 8