Author: Richard Widman
Date: 2017-11-08T22:21:24.307220+00:00

Análisis de aceite usado: ¿Documentación de éxito o Documentación de falla?

Por Richard Widman

El análisis de aceite usado en laboratorio es una herramienta de trabajo que nos guía en la
construcción y seguimiento de un plan de mantenimiento. Nos alerta ante posibles problemas
antes que éstos sean catastróficos. También es una herramienta para informar a los dueños o
ejecutivos cuán efectivo es cumplir con un buen plan de mantenimiento y seguir una estrategia
de conseguir mayor valor para la. Pero también es interesante que esta documentación no
solamente nos muestra las oportunidades de mejora en las que debemos trabajar para seguir
una cultura de excelencia sino también documenta nuestras fallas en la implementación.

Este es el Boletín #170 de nuestro programa de Boletines Informativos mensuales. Todos los
boletines están disponibles en formato pdf en http://www.widman.biz

La herramienta

Explicamos los aspectos del uso de análisis como herramienta para anticiparnos a los problemas
y encontrar su causa raíz en varios boletines mensuales. En realidad, el objetivo es: Identificar variaciones de lo normal u óptimo, encontrar las causas de esta variación, y corregirlas antes de
que degrade o se dañe el equipo. Si ponemos los análisis en orden cronológico y hacemos
además alguna intervención estadística, podemos obtener indicadores que nos ayudarán de
sobremanera para tomar decisiones que alarguen la vida de nuestro equipo, motor o máquina,
con el consiguiente impacto económico en beneficio.

La documentación del éxito

Todo resultado positivo siempre es bueno, y muchas veces, aún insuficiente, esta contribución es
interesante para el futuro de nuestra empresa y por tanto nuestro mismo futuro. Cuando estos
indicadores son buenos, el acto de mostrarlos a todo el equipo de trabajo los motiva
enormemente y ven el fruto del esfuerzo que tuvieron al planificar e implementar la estrategia.

La relación entre tierra y desgaste: Sabemos que hay una relación directa entre el ingreso de tierra al motor y el desgaste
de hierro en los cilindros y
anillos (además de otros
desgastes) por lo que la tierra
que entra por el filtro tiene
que pasar por los anillos y
cilindros para llegar al
aceite. Aquí podemos ver un
estudio que hicimos donde se
muestra esa relación bastante
clara. La causa principal de
este ingreso es el mal estado
del filtro de aire por el
soplado del mismo, su
golpeteo, o el “lavado” para
tratar de extender su vida útil

(según alguna gente que no
conoce este tema).

Análisis de aceite usado: ¿Documentación de éxito o falla?

Página 1 de 1

Las líneas del gráfico tienen una correlación cercana, seguramente para un estadístico, un alto
coeficiente de determinación. Sin embargo, encontramos algunas variaciones que se anotan al
momento de la entrada de tierra (a veces sopletean cerca del final del periodo de cambio,
mostrando más desgaste en el periodo siguiente). Hablamos de los mitos del filtro de aire en el
boletín 74.

Control de Tierra: En la próxima gráfica mostramos el comportamiento que tuvieron los análisis de laboratorio en 6 camionetas de una empresa donde decidieron aceptar el principio mostrado
anteriormente. En esta gráfica vemos cómo varía la cantidad de tierra encontrada en 14 muestras
de cada una de ellas. Podemos observar que, al comienzo, el aceite de las seis camionetas variaba
entre 2 y 12 ppm (partes por millón) de tierra por cada mil kilómetros recorridos. Aunque hubo
fallas con algún chofer en el curso de los 84.000 kilómetros de control (14 muestras cada 6 mil
km), la mayoría entendieron después de unos tres o cuatro periodos (cambios de aceite). Así que
durante los últimos cinco periodos (30.000 km), cinco de las seis estaban muy por debajo de 0,5
ppm. En la camioneta #1, se bajó la tierra de 12,67 ppm a 0,22 ppm.

Resultado en Desgaste: La siguiente gráfica muestra el efecto de esta reducción en el desgaste del motor. Claro que el desgaste depende de la calidad de aceite y de otras contaminaciones,
como el hollín y el combustible en el aceite, pero hasta los últimos meses se logró bajar el
desgaste de hierro de 2,5 a 10 ppm al principio, a menos que 1 ppm de hierro por mil km en
cinco de las seis.

Análisis de aceite usado: ¿Documentación de éxito o falla?

Página 2 de 2

Esta documentación muestra el éxito a lo largo de esos 84 mil kms. Pero también muestra el
problema de implementación, donde tardó casi 40.000 km y seis reportes hasta convencer a todo
el equipo de mantenimiento y los choferes que no se sopla el filtro de aire. Hubiera sido muy
positivo que todos los mecánicos hubieran hecho caso desde la primera reunión y capacitación.

Ese es otro desafío para el Jefe de mantenimiento: Hacer entender y cultivar estas buenas
prácticas en su equipo.

La documentación de la falla

Es gratificante mostrar nuestro éxito con un programa de mantenimiento bueno, y resultados
documentados en los reportes y gráficas. Los documentos que generamos nos mostrarán también
las oportunidades de mejorar nuestro trabajo, porque allá se evidenciarán los errores, las
negligencias, o las fallas en los que hemos podido incurrir. El mismo puede ayudarnos a tomar
decisiones en tiempo, no sobre cargar de costos aún más a la empresa, capacitar mucho más al
equipo, etc.

En el siguiente ejemplo de aceite 460 industrial en un reductor, con aditivos EP (Extrema

Presión) de Azufre/fósforo, podemos ver un desorden en el mantenimiento durante este periodo
de dos años con análisis cada seis meses al cambiar el aceite. El orden cronológico es de la
derecha a la izquierda, con el análisis más nuevo siempre quedando a la izquierda.

 Partimos del hecho que sabemos con anticipación que este aceite no lleva Calcio en su
formulación. ¿De donde entró Calcio en tres de los 4 periodos? Es muy probable que
uno de los operadores colocó un aceite de motor o algún aditivo que no correspondía.

 Es un reductor que requiere un aceite de viscosidad ISO 460, pero en el segundo periodo,
la viscosidad del aceite usado bajó a 339 cSt. Es muy probable que uno de los mecánicos
colocó un aceite de viscosidad inferior.

Análisis de aceite usado: ¿Documentación de éxito o falla?

Página 3 de 3

 Los primeros dos periodos indican una contaminación por aceite de motor, inferimos que
es así por su contenido de zinc y calcio.

 Las últimas tres muestras están contaminadas por Potasio. ¿De dónde viene? ¿Por qué no
podemos identificar esta contaminación y eliminarla en 18 meses? Entonces para este
caso ya el jefe de mantenimiento puede tener un plan donde sabe qué es lo que debe
buscar en el proceso para completar su análisis causa raíz.

 Las cuatro muestras tienen alto desgaste de hierro (muy alto en segundo y el último).

¿Por qué operamos el reductor dos años sin buscar la causa y corregirla? Posiblemente
hasta ese entonces los informes de laboratorio solamente cumplieron un rol burocrático y
no era usado como herramienta.

 Las últimas tres muestras indican un desgaste muy alto de aluminio. En este reductor,

¿Qué piezas son de aluminio? Reductores que contienen aluminio no deberían ser
lubricados por aceite con aditivos de azufre/fósforo.

 También notamos alto contenido de tierra (silicio) en dos de los periodos, indicando que
están contaminando el aceite directamente al colocarlo sin cuidado o no tienen filtros
protectores en sus respiraderos.

Análisis de aceite usado: ¿Documentación de éxito o falla?

Página 4 de 4

Este caso fue el análisis a un solo reductor donde los resultados pueden decirnos cosas parciales.

Si queremos extrapolar hacia todo el trabajo de mantenimiento, entonces nos animamos a buscar
otro reductor de la misma planta y hacemos un similar análisis.

En el segundo reductor, primero notamos que, durante un año (dos periodos) reportaron que este
reductor usa aceite de viscosidad ISO 460. Pero en realidad, el aceite del primer periodo era un

ISO 680, el segundo periodo tenía una mezcla que llegó entre 320 y 460, y los últimos dos entre

220 y 320. Esto muestra que el personal hizo caso omiso a indicaciones técnicas o el manual de
mantenimiento en todos esos períodos, o si no, su almacén de lubricantes no tiene un orden
requerido para esta tarea. Hace parecer que este personal no tiene idea de la diferencia de
equipos y sus necesidades de lubricación, y los reductores no están identificados con el aceite
correcto para cada uno.

 Las últimas dos muestras están contaminadas por calcio. ¿De dónde viene? El último
también tiene agua. Este elemento (agua) podía haber traído el calcio en esta muestra, y
tal vez entra regularmente y evaporó en los otros periodos, causando herrumbre (el alto
hierro en las cuatro muestras), pero normalmente cuando entra agua, entra sodio u otros
minerales. Acá nos deja todavía con incertidumbre porque podría tratarse también de una
mezcla de lubricantes por desconocimiento.

 Este aceite no viene con el aditivo de Bario (Ba) ni de Molibdeno. ¿De dónde entraron?

Análisis de aceite usado: ¿Documentación de éxito o falla?

Página 5 de 5

Resumen

En estos ejemplos vemos cómo el ingeniero pudo darse cuenta de los errores en los que estaban
incurriendo y gracias a nuestra ayuda puede hoy en día tener otro perfil de mantenimiento. Sin
embargo, está en manos de cada uno de los encargados poder usar los informes de laboratorio
como una herramienta de mejora de su trabajo. Así detecta a tiempo cuando hay errores, incluso
podría en futuro proyectar comportamientos y hacer un esquema de mantenimiento proactivo que
es el objetivo último.

Si estos informes no son usados como herramienta, incluso no vale la pena seguir documentando
la muerte prematura de nuestro equipo o máquina, o nuestras deficiencias. Es peor aún si es
política de la empresa hacer estos análisis para que queden archivados sin utilizarlos. En este
caso, vale la pena cuestionar esa política, porque no se reducirán costos ni mejorará la vida útil
de nuestro activo.

Claro que lo ideal sería utilizar estos resultados para montar un plan real de mantenimiento, junto
con un plan de capacitación, evaluación de los aceites utilizados, marcación de los recipientes
con el aceite correcto, y seguimiento.

Al desarrollar este plan, debemos ver, entender y aplicar estos reportes. Además de
identificar problemas de uso de aceite correcto, debemos ver qué tipos de protección necesitamos
para no contaminar el aceite.

Debemos estar preparados para conseguir ayuda de terceros, si se requiere, para hacer una
auditoría y tal vez un análisis de vibraciones y un alineado de los diferentes equipos para reducir
desgaste que aparentemente no tiene otra causa.

Widman International SRL contribuye a la capacitación de los ingenieros y usuarios en

Bolivia para mejorar su competitividad. Para mayores informaciones prácticas, visite nuestra
página Web: www.widman.biz

Si usted conoce a otra persona que estuviera interesada en recibir estos boletines, favor
responder a info@widman.biz. Si no quiere recibir estos boletines mensualmente, puede escribir a info@widman.biz con “remover” en el asunto.

La información de este boletín técnico es de única y completa propiedad de Widman International

S.R.L. Su reproducción solo será permitida a través de una solicitud a info@widman.biz no permitiendo que esta altere sus características ni su totalidad.

Análisis de aceite usado: ¿Documentación de éxito o falla?

Página 6 de 6