171
Author: Richard
Date: 2017-11-08T22:09:09.014036+00:00

El caudal de aire para el motor: ¿ Cuánto necesitamos?

Por Richard Widman

Cada motor de combustión interno requiere una cantidad específica de aire para poder mezclar
con el combustible y quemarse, proveyendo la potencia que mueve el vehículo o equipo. Este
mes analizamos una situación muy alarmante donde encontramos que la misma fábrica de
camionetas colocó un sistema de alimentación insuficiente para el motor, quitando potencia y
causando sonidos de tecleo al acelerar.

Este es el Boletín #171 de nuestro programa de Boletines Informativos mensuales. Todos los
boletines están disponibles en formato pdf en http://www.widman.biz

La situación

Unos meses atrás compramos dos camionetas para la distribución de aceites en el área rural.

Recibimos las camionetas y las pusimos a trabajar, quedando pendiente el trabajo de cambiar el
filtro de aire original por un filtro PowerCore de Donaldson, como tenemos en las otras. Por el
diseño de este filtro Donaldson, donde 98% del polvo es tirado afuera por pequeñas turbinas, y el
laberinto de membranas retiene 99.99% del saldo, sabemos que estos filtros son responsables por
los más de medio millón de kilómetros de recorrido que tenemos en las otras camionetas de la
empresa sin tocar el motor. Explicamos las bondades de este filtro en detalle en esta página.

Estas camionetas funcionaron bien, pero siempre les faltó fuerza y andaban tecleando. El
concesionario y otros dueños confirman que “así es, no hay nada que puedas hacer para evitar
el sonido” .

Unas semanas atrás finalmente llegó el día de desarmar el sistema original e instalar el

PowerCore. Sacamos todos los tubos que conectaban la toma del aire con el motor y colocamos
un nuevo filtro PowerCore en su lugar. Sabemos cuál es el filtro PowerCore correcto para el
tamaño de este motor. Este tiene una salida hacía el motor de 3,5”. Usamos un reductor para
adaptarlo al múltiple que tiene un diámetro externo de 3” (diámetro interno 2,9”).

El caudal de aire para el motor: ¿ Cuánto necesitamos?

Página 1 de 4

Esta instalación fue muy fácil, dejando el motor protegido contra el polvo por mucho tiempo.

Pero saliendo a la calle, ambos choferes notaron dos cosas que no anticipamos: Las dos
camionetas dejaron de teclear, y ambos tenían una mejora notable en su potencia.

La sorpresa

Normalmente no queremos criticar el diseño o las recomendaciones de fábricas, ya que se
supone que calculan las cosas bien. Pero investigando esta mejora de performance, evaluamos
las piezas de la instalación original, comparando los resultados con las necesidades del motor.

¿Cómo calculamos eso? En un motor sencillo de cuatro cilindros, de 2400cc, a inyección. Por un
cálculo simple en esta página, podemos determinar que requiere hasta 4000 litros de aire por minuto o sea141 cfm (Cubic Feet per Minute) en operaciones normales, y en las aceleraciones
fuertes o altas revoluciones, hasta 6500 litros por minuto (229 cfm). El filtro PowerCore pequeño

(de la serie 8) que colocamos puede liderar con más de 230 cfm, con solo 10” de restricción en la
columna de agua, dejando bastante margen para llenarse. (Se debe cambiar el filtro cuando la
restricción llega a 25” en la mayoría de los autos y camionetas.)

El caudal de aire para el motor: ¿ Cuánto necesitamos?

Página 2 de 4

Esta restricción es medida con
un aparato simple, que siempre
instalamos en nuestros vehículos
para saber el momento correcto
de cambiar el filtro de aire. Este
aparato es instalado en el ducto
de la entrada y mide la succión
creada por el motor marcando
cuanto aire falta, o sea, el vacío
creado cuando el motor trata de
aspirar aire y el sistema de
entrada no permite pasar
bastante. En esta foto se ve que
el medidor de este furgón está
marcando anaranjado, indicando
que es la hora de cambiar el
elemento. Explicamos esta
medición en esta página.

Buscando la causa de la mejora

El próximo paso era examinar las piezas de la instalación de fábrica, donde encontramos que el
tubo de entrada que viene cruzando el frente, sobre el radiador, solo tiene 2,25” (57.15 mm) de
diámetro aplastado a una forma rectangular al pasar sobre el radiador. Si comparamos esto con el
diámetro de la entrada al motor de 2,9” (73,7 mm), notamos que este ducto tiene 25,6
centímetros cuadrados de área, mientras el motor requiere 42,7 centímetros cuadrados de área
para el volumen de aire que demanda sin sufrir por restricciones. En otras palabras, los ductos
originales llevan solo 60% del aire necesario al filtro. Allí se encuentra la resistencia del elemento filtrante y finalmente pasa al motor. Los sensores y la computadora compensan lo que
pueden para esta falta de aire, quitando algo de combustible, sin embargo, no puede ajustar todo,
dejando una mezcla más rica de lo que debe tener, y aumentando el consumo de combustible.

El Problema común

Este problema es más común en adaptaciones y modificaciones. Varias veces hemos identificado
el problema de snorkels más angostos que la entrada del motor. Identificamos en el boletín 23 el problema similar en los buses hechos localmente, donde llevaron el tubo correcto hasta la
carrocería, y después solo colocaron unos cuantos huecos en ella para recibir el aire.

En los últimos años hemos visto varios equipos John Deere y Komatsu que fueron acabados por
las restricciones en carcasas de filtros hechas localmente (soluciones que no vienen de fabrica o
concesionario) donde no consideraron el caudal de aire necesario, causando alta concentración
de hollín y reforzando el mito de que se debe “limpiar” el filtro de aire a cada rato con aire
comprimido para tener algo de fuerza. Las adaptaciones de filtros de aire deben ser estudiadas en
detalle, con información detallado del motor, su potencia y su consumo de aire, más las
características del filtro que pretenden usar y el número de codos o largo de tubos de entrada.

El caudal de aire para el motor: ¿ Cuánto necesitamos?

Página 3 de 4

Nuevas instalaciones

Tuvimos otro ejemplo un mes atrás, cuando vinieron de un taller tercero, con el contrato de
instalar nuevos filtros de aire en los buses (“micros”) Toyota Coaster, Mitsubishi Rosa, y

Hyundai que recorren la ciudad, nos presentó una carcasa de filtro de aire de industria nacional.

Ellos estaban por instalar estos filtros en los buses, y averiguaban si teníamos elementos

Donaldson para colocar en lugar de los que el fabricante colocaba.

Un pequeño cálculo nos mostró que esos filtros eran insuficientes para la cantidad de aire que
necesita el motor más chico de las tres marcas que tenían (Hyundai). Instalando esos filtros
hubiera dado como resultado alto hollín en el ambiente y aceite, lijando el motor causando daño.

Y hubiera dejado los micros sin potencia. Si colocarían estos en los micros con motores de
mayor potencia (Toyota y Mitsubishi), hubieran causado serios daños y acabado con los motores.

Vemos instalaciones caseras en muchos micros (buses de transporte público) de la ciudad,
emitiendo bastante humo negro del escape. ¿Cuántos motores han sido arruinados por esta
estrangulación del aire de entrada?

Resumen

Hay varias consideraciones importantes cuando decidimos cambiar el filtro de aire, pero siempre
debemos empezar con la cantidad de aire que necesita el motor. De allí podemos ver como
purificar ese aire sin restringir su flujo.

La selección del filtro de aire y los ductos de entrada deben ser realizados con estudios y
matemática. En este caso identificamos un problema de fábrica: Donde la misma fábrica erró
en el cálculo de flujo de aire al motor. O donde algún ingeniero redujo el tubo para pasar por el
espacio disponible sobre el radiador sin considerar las consecuencias.

En el boletín 157 identificamos el problema de dos filtros con dimensiones similares pero caudal y restricciones muy diferentes. Hay mucho para estudiar cuando diseñamos un sistema de
ingreso de aire a un motor, o cuando lo cambiamos, tratando de mejorar la filtración, la potencia,
etc.

Como regla general, la entrada de aire y sus ductos nunca deben ser menores a la entrada al
motor.

Widman International SRL contribuye a la capacitación de los ingenieros y usuarios en

Bolivia para mejorar su competitividad. Para mayores informaciones prácticas, visite nuestra
página Web: www.widman.biz

Si usted conoce a otra persona que estuviera interesada en recibir estos boletines, favor
responder a info@widman.biz. Si no quiere recibir estos boletines mensualmente, puede escribir a info@widman.biz con “remover” en el asunto.

La información de este boletín técnico es de única y completa propiedad de Widman

International S.R.L. Su reproducción solo será permitida a través de una solicitud a
info@widman.biz no permitiendo que esta altere sus características ni su totalidad.

El caudal de aire para el motor: ¿ Cuánto necesitamos?

Página 4 de 4