Boletin 193
Author: Richard Widman
Date: 2019-09-02T12:55:17.681529+00:00

La implementación de buenas practicas en un mundo de gente conformista con
procedimientos antiguos

Por Richard Widman

Muchas veces participamos de cursos, leemos libros, boletines, manuales de equipos, o viene un consultor con programas y recomendaciones que pueden reducir seriamente nuestros gastos de
mantenimiento y mejorar la disponibilidad del equipo para mejorar la producción y utilidades de las plantas donde trabajamos, pero al implementarlos, encontramos obstáculos en la planta, sean con nuestros colegas, subordinados, jefes, o la misma gerencia y administración, donde
prefieren quedarse en su zona de confort o simplemente tienen miedo al cambio y terminan
haciendo lo que siempre hacían.

Este es el Boletín #193 de nuestro programa de Boletines Informativos mensuales. Todos los
boletines están disponibles en formato pdf en https://www.widman.biz

Un ejemplo

El mes pasado escribimos en el boletín 192 sobre la manera de extender la vida útil de nuestro equipo hidráulico, utilizando análisis de aceite y filtros, y graficando los resultados, en una
planta donde implementaron el riñón para filtración continuo. No pasó mucho tiempo en que un
ingeniero de la planta sacó la bomba del riñón para un tanque hidráulico para utilizar en otro
lado, sin entender el propósito del sistema de limpiar el fluido para un mejor funcionamiento.

La implementación de procedimientos requiere comunicación total. Cualquier cambio debe tener
el respaldo del gerente, manager, jefe del área o CEO, aunque tal vez el no este totalmente
convencido que tú idea sea buena. En este caso, los gráficos semana a semana, o mes a mes,
serán las herramientas que muestren el resultado que se tiene en filtración, y haciendo otro
gráfico similar de partículas de hierro y cobre, el gerente y los demás verán que el nivel de
desgaste bajó.

Pero también requiere una comunicación dentro del equipo de mantenimiento, y a veces de
producción. Conocemos casos donde instalan equipo de protección o riñón para filtración en
plantas remotas donde la gente de producción tiene que prender el equipo, el riñón, o aumentar
aceite, pero por no entender la importancia, mezclan aceites o no prenden el equipo de filtración o extracción de aire, causando fallas en el programa de mantenimiento y el equipo.

Los problemas de comunicación

Hay varias razones por la falta de entendimiento de la comunicación.

 A veces se instala algún equipo de protección, e instruye el operador o alguna persona de
mantenimiento que se tiene que prenderlo, o cambiar cada “X” tiempo. Una explicación
muy simple. Pero si la persona no entiende la razón, no sigue las instrucciones.

 Hay otros casos donde la explicación es tan complicada que no es entendida o lo que es
peor, mal entendida. Años atrás, al editar un manual de mantenimiento, encontré el
procedimiento de cambio de filtro del aire acondicionado de un edificio. Empezó
explicando que se tenía que sacar el panel lateral del equipo para acceso, seguido por
estos pasos:

o Seleccionar un destornillador #2 de estrella.

o Colocar el destornillador en la cabeza del tornillo localizado en la esquina inferior
izquierda del lado derecha del equipo

La implementación de buenas practicas en un mundo de gente conformista con procedimientos antiguos. Página 1 de 5
o Girar el destornillador en el sentido contra el reloj hasta que salga completamente o Colocar el tornillo en una lata.

o Proceder al tornillo inferior del medio del panel
o Colocar el destornillador en la cabeza de este tornillo
o Girar el destornillador en el sentido contra el reloj hasta que salga completamente
o Colocar el tornillo en una lata.

o Proceder al tornillo derecho del medio del panel

Continuaba las instrucciones así para todos los tornillos y lo demás del
procedimiento. Todo el manual fue escrito para niños de 7 años (por decirlo así). La
mayoría de la gente, al ver cual lado del equipo tenía el acceso, escogía el
destornillador correcto y destapaba el filtro, cambiaba, y colocaba el panel de vuelta,
sin mayores instrucciones. Sin embargo: ¿Quién trabaja en mantenimiento sin saber
sacar un tornillo? Las empresas o los jefes deben observar que cada trabajador tenga
un mínimo de perfil necesario para realizar tareas básicas. Siempre hay un modelo de
enseñanza/aprendizaje, pero el mismo debe estar centrado en administración de
criticidades o disminución de riesgos al momento de operar o mantener un equipo o
motor.

Uno de los problemas de este tipo de instrucción es que puede haber alguna
instrucción crítica en el medio, como el cuidado de un bulbo de termostato, o la
limpieza de este, que la gente no va a leer por aburrirse de las primeras líneas.

El otro problema es que la gente decide no leer lo demás del manual.

Cuando terminé de editar el manual completo, en lugar de un manual de 8 cm de
grosor que nadie usaba quedó 2,2 cm de grosor, y se implementó fácilmente.

 Hay otros casos donde el personal que tiene que seguir los nuevos procedimientos y
simplemente no cree que ayudará a bajar los costos o la carga de trabajo a lo largo.

Personal que ha hecho lo mismo por 20 años, y no tiene ganas de cambiar. Incluido en
eso esta la gente que nos pide aceite súper-obsoleto porque su manual del año 1950 lo
recomienda. O por ejemplo que nos pide viscosidad monogrado SAE 40 para su motor
de última generación.

 También hay casos donde hay conflictos de personal, o gente que se resiste a la idea de
lo nuevo, ingenieros o mecánicos que entran sin considerar su educación, certificaciones,
etc. En el boletín 51 identificamos las diferentes técnicas de trabajar con el personal, y la diferencia entre autoridad oficial y autoridad personal necesaria para la implementación.

Metas mal entendidas

Muchas veces el personal de operaciones o mantenimiento diario no entiende el objetivo del
procedimiento. Pocos entienden la cantidad de tierra y contaminantes que entra por un
respiradero de algún equipo y el daño que hará esa tierra cuando circule en el aceite. Y cuando se presentan los problemas, simplemente cambian aceite y vuelven a trabajar, sin corregir la causa.

Tampoco entienden que un cambio de aceite no siempre soluciona el problema, aunque instalen
su filtro respiradero y revisen todos los retenes.

Aquí mostramos un ejemplo de un sistema hidráulico que lleva 5000 litros de aceite que estaba
contaminado al 25/22/16 en la escala ISO 4406:99. Drenaron el aceite que podían (cerca de 4500

La implementación de buenas practicas en un mundo de gente conformista con procedimientos antiguos. Página 2 de 5

litros), limpiaron el tanque, filtraron ese aceite al 14/13/11 al colocarlo de nuevo. Después de operar la maquina 5 horas, la muestra de aceite tiene una limpieza ISO 4406:99 de 24/22/15. Los 500 litros que quedaron en los tubos y contaminantes pegados a diferentes superficies
contaminaron el aceite filtrado, tal como hubiera contaminado aceite nuevo. Tal vez quedaron
fibras o tierra de los trapos utilizados en la limpieza.

Aquí vemos las dos muestras, la muestra antes de la limpieza a la derecha, y la muestra del aceite limpio después de 5 horas de operación a la izquierda.

Aquí podemos ver una falla común. ¿Cuánta gente cree que un cambio de aceite lo soluciona
todo? Si hubieran comprado sus 4500 litros de aceite, que típicamente vendría con un nivel de limpieza de 17/16/13 o algo así de una buena marca, tendrían un resultado parecido o peor.

O sea, la solución no siempre es cambiar el aceite. Si el aceite es de buena calidad, y todavía
tiene sus aditivos, sin ser contaminado por otro aceite, puede durar mucho más tiempo de lo que
se acostumbra.

La cultura de excelencia

El desafío para muchos de nosotros no es implementar filtración, colocar filtros, filtrar aceite, engrasar con grasas correctas en la cantidad correcta, si no, conseguir que nuestra gente entienda que el éxito está en aprender a cuidar las cosas y buscar las mejores prácticas, participar en
congresos de mantenimiento, charlar con sus colegas, asociarse con ingenieros de plantas
similares para tener otras fuentes de información, etc.

A veces en lugar de dictar nuevos procedimientos, debemos preguntar a los trabajadores si
conocen la razón detrás de sus procedimientos actuales, para recién explicar una manera mejor
de hacerlo. Así sabemos el nivel de explicación que tendremos que utilizar, o el mito que
tendremos que combatir. Hay gente que quiere detalle y necesita para entender, y gente que se
aburre con detalle y solo quiere lo básico.

Muchas veces los ingenieros nos mencionan, por ejemplo, cuáles son los límites condenatorios
en las pruebas de análisis, y si bien la literatura y experiencia de otros es importante, también lo es el hecho de formar una propia plataforma de análisis debido a que un mismo equipo o motor
funcionará de diferente manera según el ambiente o condición en la que se encuentre (base
fundamental del mantenimiento proactivo). Es así que es vital para el programa de
mantenimiento crear esta cultura de excelencia. De principio no tiene que ser complicado como
mostramos en el gráfico siguiente, luego uno debe crear el perfil propio para cada equipo
encontrando nuevos objetivos e incluso sus propios límites condenatorios.

La implementación de buenas practicas en un mundo de gente conformista con procedimientos antiguos. Página 3 de 5

Identificación
del objetivo de
mejora

(benchmarking,
comparación,
etc.)

Cuantificación

Búsqueda del
económica y
camino para
ahorro del
llegar a cumplir
proceso de
el objetivo
mejora

Cultura de

Excelencia

Detalle de
actividades para

Medición de la
implementar
mejora
proceso de
mejora

Resumen

La clave de la implementación de lo que aprendemos es comunicación, y debemos buscar la
manera de comunicar para que cada empleado entienda, no solo instruirlos y asumir que el
mensaje fue entendido.

Como ejemplo, si dices a un entendido en mantenimiento de motores que haga cambiar el aceite
del motor, automáticamente cambiará el filtro de aceite al mismo tiempo. Si das la misma
instrucción a uno que no entiende, posiblemente no cambie el filtro porque no le has dicho que lo cambie.

Otro ejemplo es la alerta que implementaron en el tablero de muchos autos para indicar el
momento correcto de cambiar el aceite. Es una luz que se prende cada “X” kilómetros, variado
por las revoluciones del motor en ese periodo, la temperatura del aceite por tiempos, tramos de
viajes, etc. (varia entre marcas). Pero no mide la calidad de aceite, ni su degradación. Es un
calculador sofisticado. Sin embargo, cada semana alguien llega a la oficina o escribe en un foro que su aceite ya no sirve, aunque solo tenga 1000 km de recorrido, (o algo así) porque se prendió la luz. En realidad, el que hizo el último cambio se olvidó de resetear el contador que manda a
prender la luz.

La implementación de buenas practicas en un mundo de gente conformista con procedimientos antiguos. Página 4 de 5

También hay gente que instruye y repite. Repetir lo mismo no hace entender a la persona que no ha entendido lo que quieres que haga. Solo le frustra, o aprende a no escuchar todo después de la primera vez, pensando que ya no hay nada nuevo.

Entonces hay que estar claro, sin aburrir. Muchas veces vale preguntar si entienden el propósito del nuevo procedimiento para poder aclarar dudas, pero nunca repetir como robot.

Hay que incentivar a los demás del equipo, no necesariamente con dinero, pero con
reconocimientos, elogios, etc. Todos queremos hacer cosas que son elogiadas.

Widman International SRL contribuye a la capacitación de los ingenieros y usuarios en

Bolivia para mejorar su competitividad. Para mayores informaciones prácticas, visite nuestra
página Web: https://www.widman.biz/

Si usted conoce a otra persona que estuviera interesada en recibir estos boletines, favor
responder a info@widman.biz. Si no quiere recibir estos boletines mensualmente, puede escribir a info@widman.biz con “remover” en el asunto.

La información de este boletín técnico es de única y completa propiedad de Widman

International S.R.L. Su reproducción solo será permitida a través de una solicitud a
info@widman.biz no permitiendo que esta altere sus características ni su totalidad.

La implementación de buenas practicas en un mundo de gente conformista con procedimientos antiguos. Página 5 de 5